LIBRARY		"zlib"

DESCRIPTION	'"""zlib data compression library"""'

EXETYPE		NT

SUBSYSTEM	WINDOWS

STUB		'WINSTUB.EXE'

VERSION		1.0.2

CODE		 EXECUTE READ

DATA		 READ WRITE

HEAPSIZE	1048576,4096

EXPORTS
		zlibVersion
		deflate
		deflateEnd
		inflate
		inflateEnd
		deflateSetDictionary
		deflateCopy
		deflateReset
		deflateParams
		inflateSetDictionary
		inflateSync
		inflateReset
		compress
		uncompress
		gzopen
		gzdopen
		gzread
		gzwrite
		gzflush
		gzclose
		gzerror
		adler32
		crc32
		deflateInit_
		inflateInit_
		deflateInit2_
		inflateInit2_
